cacheprof_p -ghc-timing +RTS -H10m -K10m -p -hR -i1.0 -sstderr 22,191,444 bytes x seconds (MUT) Thu Aug 23 17:37 2001

seconds (MUT)

0.0 2.0 4.0 6.0 bytes

0k

500k

1,000k

1,500k

2,000k

2,500k

3,000k

3,500k

4,000k

OTHER

(57)synth_2,addCCs_wrk

(15)parse

(95)SYSTEM,use_bb

(164)useCCdescriptors

(133)makeCCdescriptors

(29)main

(55)annotate_insn

(111)synth_2,makeCCdescr

(27)preparse

(117)use_bb,synthLine

(114)synth_2,makeCCdescr

(59)addCCs_wrk,use_bb

(52)synth_2,use_bb

(112)synthLine

(62)SYSTEM,synth_2

(43)addCCs_wrk

(48)use_bb

(1)SYSTEM

(45)synth_2